B efficiency

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

UDSG efficiency

-410

-310

-210

-110

1

Default Relaxed Filtered

B efficiency

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

C efficiency

-310

-210

-1 10

1

Default Relaxed Filtered