b-Jet T Calibrated E

40 60 80 100120140160180200

b-Tag Uncertainty Endcaps

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 -1 absolute uncertainty for 1 fb -1 absolute uncertainty for 10 fb -1 relative uncertainty for 1 fb -1 relative uncertainty for 10 fb